<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.warn('当前组件仅支持 uni_modules 目录结构 ，请升级 HBuilderX 到 3.1.0 版本以上！')
			console.log('App Launch')
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			uni.setStorageSync('repairData','')
			// uni.setStorageSync('rapidRepNext','')
			uni.removeStorageSync('pollingCode')
			console.log('App Hide')
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import '@/uni_modules/uni-scss/index.scss';
	/* #ifndef APP-NVUE */
	@import '@/static/customicons.css';
	/* #endif */
  // 自定义公共样式
  @import '@/static/scss/common.scss';
  // 字体图标
  @import '@/static/font/iconfont.css';
</style>
